(a) GOSTA observations: Dec 1868 (b) Full OS: Dec 1868

(c) Simulated OS: Dec 1991 (d) Full OS: Dec 1991

(e) Simulated OS{NCEP OI: Dec 1991 (f) Full OS{NCEP OI: Dec 1991

(g) Estimated large-scale error in simulated OS (h) Estimated large-scale error in full OS

(a) GOSTA observations: Dec 1877 (b) Full OS: Dec 1877

(c) Simulated OS: Dec 1986 (d) Full OS: Dec 1986

(e) Simulated OS{NCEP OI: Dec 1986 (f) Full OS{NCEP OI: Dec 1986

(g) Estimated large-scale error in simulated OS (h) Estimated large-scale error in full OS

(a) GOSTA observations: Dec 1918 (b) Full OS: Dec 1918

(c) Simulated OS: Dec 1990 (d) Full OS: Dec 1990

(e) Simulated OS{NCEP OI: Dec 1990 (f) Full OS{NCEP OI: Dec 1990

(g) Estimated large-scale error in simulated OS (h) Estimated large-scale error in full OS

(a) GOSTA observations: Dec 1941 (b) Full OS: Dec 1941

(c) Simulated OS: Dec 1982 (d) Full OS: Dec 1982

(e) Simulated OS{NCEP OI: Dec 1982 (f) Full OS{NCEP OI: Dec 1982

(g) Estimated large-scale error in simulated OS (h) Estimated large-scale error in full OS

(a) GOSTA observations: Dec 1942 (b) Full OS: Dec 1942

(c) Simulated OS: Dec 1988 (d) Full OS: Dec 1988

(e) Simulated OS{NCEP OI: Dec 1988 (f) Full OS{NCEP OI: Dec 1988

(g) Estimated large-scale error in simulated OS (h) Estimated large-scale error in full OS

Plate 6.